Title: quantite matiere
Course: Parcours

La mole est (plusieurs réponses sont possibles) :

Q: L'éthanol est une molécule de formule brute C_2H_6O

1- Quelle est la masse molaire moléculaire de l'éthanol ?
M= [...] g.mol^-1

2- Calculer la quantité de matière dans 1.0 kg d'éthanol ?

n=[...] mol

3- Quel est le nombre de molécules d'éthanol dans 1 kg d'éthanol ? (mettre le résultat en écriture scientifique)

N= [...] x 10[...] molécules

4- Quelle est la quantité de matière dans 1L d'éthanol (donner le résultat avec 2 chiffres significatifs)

n=[...] mol

données :
- masse molaire atomique : H = 1g.mol^-1 ; C = 12g.mol^-1 ; O=16g.mol^-1
- volume molaire dans les conditions de l'expérience : 24L.mol^-1
- nombre d'avogadro : N_A=6.0.10^23 mol^-1
- masse volumique de l'éthanol : µ=780kg.m^-3
A: 46; 22; 1.3; 25; 17

Q: Le butane de formule brute C_4H_10 est un gaz à 20°C (et à pression atmosphérique normale). Dans ces conditions, le volume molaire vaut Vm=24L.mol^-1.

1- Calculer le volume occupé par 20g de butane à 20°C.
V= [...] L

2- En déduire la masse volumiqe du butane à l'état gazeux à 20°C :
µ=[...] kg.m^-3

3- Si on abaisse la température à -5°C, le butane gazeux passe à l'état liquide. Calculer le volume V' occupé par 20g de butane à cette température, sachant que la masse volumique du butane liquide est µ=600kg.m^-3
V'=[...] mL

données :
- masse molaire : H=1 g.mol^-1 ; C=12g.mol^-1
- nombre d'avogadro : N_A=6.0.10^23 mol^-1
A: 8.3; 2.4; 33

Q: On considère un atome de cuivre : [Image]

1- Quelle est la masse d'un atome de cuivre ? Donner le résultat avec 2 chiffres significatifs

m=[...] x 10^ [...] ^ kg

2- Quel est le nombre d'atomes de cuivre dans un morceau de cuivre de masse m=1,0g ? Donner le résultat avec 2 chiffres significatifs

N=[...] x 10 ^ [...] atomes

3- Quelle est la quantité de matière de cuivre présente dans cet échantillon ?

n=[...] x 10^ [...] mol

données :
masse du proton = masse du neutron = 1,67.10^-27 kg ; nombre d'Avogadro : NA=6,0 .10^23
A: 1,1 / 1.1 / 1.05 / 1,05; -25; 9,5 / 9.5; 21; 1.6; -2

Q: La mole est (plusieurs réponses sont possibles) :
- l'unité de quantité de matière
- le nombre d'atomes de chaque échantillon
- un rassemblement d'un certains nombre d'atomes
- l'unité de masse des atomes
A: l'unité de quantité de matière; un rassemblement d'un certains nombre d'atomes

Q: On considère un  0,1 mol de fer et 0,1 mol de cuivre

Les deux échantillons ont la même masse ?
- vrai (non car la masse d'un atome de fer est différente d'un atome de cuivre.)
- faux (oui car la masse d'un atome de fer est différente d'un atome de cuivre.)
- on ne dispose pas d'assez de renseignement pour répondre
A: faux

Q: Le nombre d'avogadro (plusieurs réponses sont possibles)
- vaut 6.10^23
- c'est le nombre d'objets présent dans une mole d'objets
- est la masse d'une mole d'objet
- est le volume d'une mole d'objet.
A: vaut 6.10^23; c'est le nombre d'objets présent dans une mole d'objets

Q: La masse molaire est
- la masse d'un atome
- la masse d'une molécule
- la masse d'une mole d'objet
A: la masse d'une mole d'objet

Q: La relation entre quantité de matière , masse (m) et masse molaire (M) est :
- [Image]
- [Image]
- [Image]
A: [Image]

Q: Le volume molaire (plusieurs réponse possibles)
- est le volume d'une mole
- est indépendant de la nature de l'espèce chimique pour les gaz
- ne dépend que de la pression et de la température pour les gaz
- ne peut pas être définis pour les liquides (non : on peut définir le volume molaire pour les liquides (il s'agit du volume d'une mole, mais le volume molaire des liquides est différent selon les liquides))
A: est le volume d'une mole; est indépendant de la nature de l'espèce chimique pour les gaz; ne dépend que de la pression et de la température pour les gaz

Q: On considère deux échantillons : l'un contient 100g de fer et l'autre 100g  de cu

Les deux échantillons ont ils  le même nombre d'atomes ?
- faux (faux car la masse d'un atome de fer est différente de celle d'un atome de cuivre)
- vrai (car la masse d'un atome de fer est différente de celle d'un atome de cuivre)
- on ne dispose pas d'assez de renseignement pour répondre
A: faux